Title: Antworten Pflegekraft
Course: mooveBS Pflege - Eine Blutzuckermessung planen und durchführen (DQR 2) > Section: 1 Hintergrundinformationen zum Diabetes mellitus Typ II kennen

ZSL_Eine Blutzuckermessung planen und durchführen

1 / 1

1. Lernthema:

Hintergrundinformationen Diabetes mellitus Typ II

Dialog Frau Seematter – Pflegekraft:

Pflegekraft: Guten Morgen Frau Seematter. Wie geht es Ihnen?

Frau Seematter: Guten Morgen, danke es geht mir heute sehr gut. Ich hatte nur noch einige Fragen zu meinem Diabetes mellitus. Können Sie mir helfen?

Pflegekraft: Ja, klar. Was möchten Sie wissen?

Frau Seematter: Wie genau entsteht eigentlich ein Diabetes mellitus Typ II?

Pflegekraft:

Frau Seematter: Ah, vielen Dank. Ich habe jetzt verstanden, dass es mit dem hohen Blutzucker zu tun hat. Können Sie mir nochmal genauer erklären, wie Insulin und der Blutzucker zusammenhängen?

Pflegekraft:

Frau Seematter: Okay, jetzt ist mir einiges klarer. Und in welchem Bereich sollte mein Blutzucker normalerweise liegen?

Pflegekraft:

Frau Seematter: Das haben Sie gut erklärt, ich werde mir diese Werte merken. Vielen Dank für Ihre Zeit.

Pflegekraft: Sehr gerne Frau Seematter. Falls Ihnen noch etwas unklar ist, fragen Sie einfach noch einmal nach.