Title: Hilfestellung: Materialien für die Blutzuckermessung
Course: mooveBS Pflege - Eine Blutzuckermessung planen und durchführen (DQR 2) > Section: 2.1 Vorbereitung der BZ-Messung

Für die BZ-Messung brauchen Sie:

- die Einmalhandschuhe
- das Händedesinfektionsmittel, z.B. Sterilium
- das Hautdesinfektionsmittel
- das Flächendesinfektionsmittel
- das Blutzuckermessgerät
- die Stechhilfe
- die Stechlanzette
- den Teststreifen
- den Tupfer
- den Abwurfbehälter