Title: Standard für Hyperglykämie-Quiz
Course: mooveBS Pflege - Eine Blutzuckermessung planen und durchführen (DQR 2)

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'Hyperglykämie-Quiz' freigegeben sind.

Feedback shared by this category's questions, if right: Die Antwort ist richtig.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Die Antwort ist teilweise richtig.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Die Antwort ist falsch.

Q: Ordnen Sie die Bedeutungen richtig zu.
- Hyper | zu hoch
- - glyk | Zucker
- - ämie | Blut

Q: Wie ist etwa der Wert für den Nüchternblutzucker bei einem gesunden Menschen?

Nur eine Antwort ist richtig.
- 80 - 120 mg/ dl
- 45 mg/ dl
- 190 mg/ dl
A: 80 - 120 mg/ dl

Q: Welche Symptome kann ein Mensch bei einer Hyperglykämie zeigen?

Mehrere Antworten sind richtig.
- Starker Durst
- vermehrter Hunger
- Kopfschmerzen
- Mundtrockenheit
- Blässe
A: Starker Durst
Partly right: Kopfschmerzen (33%); Mundtrockenheit (33%)

Q: Eine Ursache für einen Diabetes mellitus Typ 2 kann sein...?

... falsche Ernährung
- Wahr
- Falsch
A: Wahr

Q: Eine Ursache für einen Diabetes mellitus Typ II kan sein...

... genetische Komponente?
- Wahr
- Falsch
A: Wahr

Q: Welche Komplikationen können bei Menschen mit einer Diabetes-Erkrankung häufiger auftreten?

Mehrere Antworten sind möglich.
- Hypoglykämie
- Hyperglykämie
- Knieverletzung
- Sodbrennen
- Rückenschmerzen
A: Hypoglykämie
Partly right: Hyperglykämie (50%)

Q: [Image]

Das BZ Gerät zeigt bei der Messung einen Wert von nüchtern  300 mg/dl an. Dieser Wert zeigt eine...

Eine Antwort ist richtig.
- Hypoglykämie
- Hypergklyämie
- normaler Blutzuckerwert
A: Hypergklyämie