Title: Niveau A
Course: Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben > Section: Lernschritt LS1.5

Arbeitsauftrag:

Entwickeln Sie in ihrer Gruppe gemeinsam einen Ablaufplan zur Prüfung des hydraulischen Teilsystems der Kühlanlage.

- Verwenden Sie dazu die bereitgestellte Prüfbeschreibung Kühlsystem prüfen – Fehlersuche
- Öffnen Sie zeitgleich das Klassenzimmer A und die App
- Besprechen Sie im Chatraum Ihre Ideen und erarbeiten Sie eine gemeinsame Lösung mit Hilfe der Vorlage auf der App

Vorgehensweise:

1. Bringen Sie die vorgegebenen Prüfschritte (orange Kärtchen) in eine sinnvolle Reihenfolge.
WIE? >> Kärtchen auf die blauen Fragezeichenfelder ziehen.
2. Beginnen Sie mit der Eingangsfrage: Ist Temperaturanzeige realistisch?
3. Erstellen Sie einen Screenshot von Ihrer Lösung und speichern Sie die Datei im
Ordner „Ergebnis“ ab.

Reflektieren Sie ihr Wissen. Füllen Sie hierzu die Ich kann... Liste aus.