Title: LT2: Fehler an der elektrischen Lüfterschaltung lokalisieren
Course: Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben

Die Kühlmitteltemperaturanzeige geht immer noch in den roten Bereich. Sie prüfen daher die elektrische Schaltung des Lüfters.

Arbeitsauftrag:

1. Beschreiben Sie den Regelablauf der Lüfterschaltung.

- Beziehen Sie sich auf den nachfolgenden Schaltplan.
- Erläutern Sie dabei die Funktion und Wirkungsweise der Lüfterschaltung

2. Entwickeln Sie die einzelnen Schritte zur elektrischen Überprüfung der Gesamtschaltung.

- Achten Sie auf eine zielführende Reihenfolge der einzelnen Prüfmaßnahmen
- Nennen Sie für jede Messung die zu erwartenden Sollwerte
- Nennen Sie geeignete Messgeräte und beschreiben Sie die Prüfbedingungen

3. Dokumentieren Sie die Reihenfolge der Prüfmaßnahmen tabellarisch in Form eines Messprotokolls:

Vorlage:

Reflektieren Sie ihr Wissen. Füllen Sie hierzu die Ich kann... Liste aus.