Title: Lernschritt LS2.2
Course: Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben

Funktion der elektrischen Lüfterschaltung analysieren und erklären

Um eine Diagnose an der elektrischen Lüfterschaltung durchführen zu können, müssen Sie die Funktion der Schaltung verstehen.

Wählen Sie hierzu entweder die Aufgabe oder oder die Aufgabe