Title: Niveau C
Course: Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben > Section: Lernschritt LS1.5

Arbeitsauftrag:

Entwickeln Sie in ihrer Gruppe gemeinsam einen Ablaufplan zur Prüfung des hydraulischen Teilsystems der Kühlanlage.

- Verwenden Sie dazu die bereitgestellte Prüfbeschreibung Kühlsystem prüfen – Fehlersuche
- Öffnen Sie zeitgleich den Klassenzimmer C und die App
- Besprechen Sie im Chatraum Ihre Ideen und erarbeiten Sie eine gemeinsame Lösung mit Hilfe der Vorlage auf der App

Vorgehensweise:

1. Ermitteln Sie mit Hilfe der Herstellervorgaben die vorgegebenen Prüfschritte.
2. Erstellen Sie mit der App für jeden Prüfschritt ein Kärtchen und bringen Sie die Kärtchen in eine sinnvolle Reihenfolge.
3. Beginnen Sie mit der Eingangsfrage: Ist Temperaturanzeige realistisch?
4. Erstellen Sie einen Screenshot von Ihrer Lösung und speichern Sie die Datei im Ordner „Ergebnis“ ab.

Reflektieren sie ihr Wissen, füllen Sie hierzu die Ich kann... Liste aus.