Title: Lernschritt LS2.1
Course: Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben

Regelablauf der Lüfterschaltung beschreiben

Schauen Sie sich das Bild oben an und bearbeiten Sie die App unten.

Der Thermoschalter schaltet die Lüfterstufe 1 (kleine Lüfterdrehzahl) wenn die Kühlmitteltemperatur auf über 95°C steigt. Sinkt darauf die Temperatur wieder auf unter 95°C schaltet der Lüfter ab. Steigt die Temperatur weiter auf über 105°C wird die Lüfterstufe 2 (große Lüfterdrehzahl) aktiv. Sinkt die Temperatur dadurch auf unter 105°C wird die Stufe 1 aktiv.

1. Erstellen Sie zusammen den Regelablauf der Lüfterschaltung mit Hilfe der App.

2. Übertragen Sie das Ergebnis auf das Arbeitsblatt.

Reflektieren Sie ihr Wissen. Füllen Sie hierzu die folgende Ich kann... Liste aus.