Title: LT1: Fehler am hydraulischen Kühlsystem lokalisieren und beheben
Course: Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben

An einem Fahrzeug ist die Kühlmitteltemperaturanzeige hin und wieder im roten Temperaturbereich.
Sie erhalten den Auftrag eine Diagnose am hydraulischen Kühlsystem durchzuführen.

Arbeitsauftrag:

1.   Beschreiben Sie die Maßnahmen am hydraulischen Kühlsystem des Fahrzeugs im Rahmen einer Sichtprüfung.

- Beschreiben Sie dabei die Aufgaben der einzelnen Systemkomponenten.
- Erläutern Sie die Gesamtfunktion und Wirkungsweise der Kühlanlage
- Begründen Sie die einzelnen Prüfschritte!

2.   Begründen Sie, weshalb zur Diagnose des Kühlsystems die Temperaturmessung an den Stellen 1-2 sinnvoll ist.

3.   Begründen Sie, weshalb zur Diagnose des Kühlsystems die Temperaturmessung an den Stellen 3-4 sinnvoll ist.

4.   Interpretieren Sie die Messergebnisse für Fall A, B und C und beschreiben Sie jeweils die Auswirkungen auf das Kühlsystem.

5.  Die Sichtprüfung am Kühler des Kundenfahrzeugs ergibt keine Auffälligkeiten.
    Werten Sie das untenstehende Prüfprotokoll (IST-Werte) aus und beschreiben Sie die weiteren Maßnahmen.

6.  Sie sollen Ihrem Meister eine mündliche Rückmeldung über Ihre durchgeführte Diagnose geben.
    Nehmen Sie eine Sprachnachricht auf. Drücken Sie dafür auf die Kachel #Rückmeldung an Meister aufzeichnen.
    Nach der Aufzeichnung laden Sie Ihre Audio-Sprachnachricht über die Kachel hoch: #Rückmeldung an Meister hochladen

7.  Reflektieren Sie ihr Wissen. Füllen Sie hierzu die "Ich kann...Liste" aus.