Title: Niveau A
Course: Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben > Section: Lernschritt LS2.2

Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt.

Die folgenden Unterstützungsmedien stehen ihnen zur Verfügung:

- Animation zur Funktion der elektrischen Lüfterschaltung
- App für die Aufgaben der elektrischen Bauteile
- Wenn ihnen das Programm FluidSIM-E zur Verfügung steht, der Schaltplan zur Animation

Besprechen Sie ihre Lösung in der Gruppe. Gehen Sie hierzu in das Klassenzimmer A.

Reflektieren Sie ihr Wissen. Füllen Sie hierzu die folgende Ich kann... Liste aus.