Title: Niveau A
Course: LtC KFZ - Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben > Section: Lernschritt LS1.5

Arbeitsauftrag:

Entwickeln Sie in ihrer Gruppe gemeinsam einen Ablaufplan zur Prüfung des hydraulischen Teilsystems der Kühlanlage.

- Verwenden Sie dazu die bereitgestellte Prüfbeschreibung Kühlsystem prüfen – Fehlersuche.
- Öffnen Sie zeitgleich das Klassenzimmer A und die App.
- Besprechen Sie im Chatraum Ihre Ideen und erarbeiten Sie eine gemeinsame Lösung mithilfe der Vorlage auf der App.

Vorgehensweise:

1. Bringen Sie die vorgegebenen Prüfschritte (orange Kärtchen) in eine sinnvolle Reihenfolge.
WIE? >> Kärtchen auf die blauen Fragezeichen-Felder ziehen.
2. Beginnen Sie mit der Eingangsfrage: Ist Temperaturanzeige realistisch?
3. Erstellen Sie einen Screenshot von Ihrer Lösung und speichern Sie die Datei im
Ordner „Ergebnisse“ ab.

Reflektieren Sie Ihr Wissen. Füllen Sie hierzu die "Ich-kann"-Liste aus.