Title: Lernschritt LS1.5
Course: LtC KFZ - Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben

Diagnose am hydraulischen Teilsystem planen

Kurz zur Erinnerung:
Die Temperaturanzeige am Fahrzeug von Frau Müller geht ab und zu in den roten Bereich.

Kennen Sie Maßnahmen zur Überprüfung von Bauteilen am hydraulischen Kühlsystem?
>> Notieren Sie Ihre Ideen mithilfe der folgenden App.
      Hinweis: Feld für Passworteingabe in der App löschen und Diagnose eingeben.

Der hydraulische Bereich des Kühlsystems soll genauer unter die Lupe genommen werden.

1.  Um eine Diagnose durchführen zu können, müssen Sie den Sollwert des Temperaturunterschiedes  zwischen Kühlereingang und Kühlerausgang kennen. Schätzen Sie, wie groß der Temperaturunterschied der Kühlflüssigkeit ist.

2. Erarbeiten Sie die Planungsschritte zur Durchführung einer Diagnose am hydraulischen Kühlsystem.
Wählen Sie hierzu entweder die Aufgabe oder oder die Aufgabe .
3. Nach der Bearbeitung der Aufgaben treffen wir uns dann gemeinsam im Klassenzimmer.