Title: 2.2 Niveau C Ich kann...
Course: LtC KFZ - Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben > Section: Arbeitsblätter

Ich kann die Aufgaben der elektrischen Bauteile beschreiben.

Ich kann die Funktion der Schaltung mit Hilfe der Animation nachvollziehen.

Ich kann den Steuerstrom für die Lüfterstufe 1 einzeichnen.

Ich kann den Arbeitsstrom für die Lüfterstufe 1 einzeichnen.

Ich kann den Steuerstrom für die Lüfterstufe 2 einzeichnen.

Ich kann den Arbeitsstrom für die Lüfterstufe 2 einzeichnen.

Ich kann die Hilfe der Animation annehmen und diese bedienen.

Wie zufrieden bin ich mit meiner Herangehensweise bei der Bewältigung der Aufgaben.