Title: Ich kann...
Course: LtC KFZ - Fehler am Kühlsystem lokalisieren und beheben > Section: Lernschritt LS1.1

LS1.1 B

Ich kann das hydraulische Kühlsystem auf einer vereinfachten Darstellung erkennen.

Ich kann die Teilbereiche des Kühlsystems nennen.

Ich kann die Teilbereiche des Kühlsystems einer Abbildung zuordnen.

Ich kann die Aufgaben der Teilbereiche wiedergeben.

Ich kann die Aufgaben der Teilbereiche zuordnen.

Ich kann die Inhalte erfassen und dokumentieren.

Ich bin mit den Aufgaben gut zurechtgekommen.

Wenn nicht, wie könnte ich das nächste mal gezielter vorgehen?