Title: Random timer for platforms
Course: Creating Games Classroom - Games im Unterricht > Section: Game Play Programming GDevelop mit JavaScript

Bisher wurde Plattformen statisch in einm festen Zeitabstand gespawned. In diesem Tutorial ändern wir nun den Timer für die Plattformen, so dass er Plattformen in zufällige in zufälligen Zeitabständen generiert.

Bisher wurde Plattformen statisch in einm festen Zeitabstand gespawned. In diesem Tutorial ändern wir nun den Timer für die Plattformen, so dass er Plattformen in zufällige in zufälligen Zeitabständen generiert.

- Erstelle eine globale Variable platformTimer
- Rufe den Wert der Variablen ab und ersetze damit den statischen Wert den wir bisher für das Auslösen des Timers timer_createPlatform verwendet haben.
- Setze nach dem Auslösen des Timers timer_createPlatform den Wert von platformTimer auf einen neuen, zufälligen Wert (z.B zwischen 1000 und 2600).