Title: Sichttiefenmessung
Course: Themenbereich Wasser - Fachkurs

Die Bedeutung der Wassertransparenz

Die Transparenz des Wassers ist ein Schlüsselfaktor in der Ökologie der Gewässer, da die Sonne die Energiequelle für alle biologischen Phänomene ist.

Die Verringerung der Transparenz ist auf das Vorhandensein von Partikeln im Wasser zurückzuführen. Wenn das Licht schwächer wird, verändert oder begrenzt es die Lebensfähigkeit einiger biologischer Gemeinschaften, die im Wasser leben. Es reduziert die Möglichkeit der Photosynthese (ein Prozess, der den für das Ökosystem lebenswichtigen Sauerstoff produziert). Es bedeutet auch eine Verringerung der Sicht, die Fische und Zooplankton daran hindert, ihre Beute und ihre Fressfeinde zu sehen. Es hat auch erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Wahrnehmung von Freizeitgewässern, die Fischerei oder sogar die Gesundheit.

Wassertransparenz wird daher häufig als Indikator für die Wasserqualität verwendet.

Wie kann man diese Wassertransparenz messen?

Messung der Wassertransparenz

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wassertransparenz zu messen. Die älteste Methode ist die Secchi-Scheibe (Disk) aus dem 19. Jahrhundert. Sie wurde von dem italienischen Universalgelehrten und Jesuitenpater Angelo Secchi im Jahr 1865 entwickelt und ist noch heute ein gebräuchliches limnologisches Hilfsgerät für die rasche und einfache Ermittlung der Sichttiefe in einem Gewässer.

Wie sieht eine Secchi-Disk genau aus?

Es ist in der Regel ein weiße Scheibe mit einem Durchmesser von 20 cm, die von einer Leine gehalten und ins Wasser gelassen wird, bis sie aus dem Blickfeld verschwindet. Die maximale sichtbare Tiefe gibt den Transparenzgrad des Wassers an, der als Secchi-Tiefe bezeichnet wird.

Es gibt auch einige ozeanografische Geräte (Radiometer), aber da sie sehr teuer sind, sind sie für ein Citizen-Science-Projekt oder Schulprojekt nicht geeignet.

Beschreibung der Secchi-Disk in ParKli

Nachfolgendes Bild zeigt die Bestandteile der Secchi-Disk in ParKli.

cc by sa 4.0

Wo bekommt man diese Secchi-Disks?

Im ParKli-Projekt haben wir diese Secchi-Disks selbst produziert, gebaut und Schulklassen zur Verfügung gestellt.

Die Disks können auch weiterhin ausgeliehen werden. Mail an annette@os4os.org genügt.

Wenn Ihr die Disk selbst für den Unterricht produzieren möchtet, stellen wir in unserem Data-Hub die Bauanleitung und STL-Files für den 3D-Drucker zur Verfügung: https://datahub.openscience.eu/dataset/parkli-secchi-disk

Einsatz der Secchi-Disk: Messung der Sichttiefe

Die Secchi-Disk ist ein einfaches, jedoch effektives Instrument zur Messung der Sichttiefe in Gewässern. Sie besteht aus einer weißen Scheibe, die an einem Maßband befestigt ist und ins Wasser gelassen wird. Die Tiefe, bei der die Scheibe gerade noch sichtbar ist, bevor sie durch die Trübung des Wassers verdeckt wird, definiert die Sichttiefe. Diese Methode liefert wichtige Erkenntnisse über die Lichtdurchlässigkeit des Wassers, welche essenziell für Prozesse wie die Fotosynthese ist, die stark von der Wasserklarheit abhängt.

D.h. die Scheibe am Ende des Maßbandes wird soweit in das Gewässer hineingelassen, bis die Scheibe (Disk) für den Betrachter nicht mehr sichtbar ist. Das Ergebnis wird am Maßband abgelesen. In ParKli hat das Maßband cm und inch Angaben.

Auf nachfolgendem Bild siehts Du, wie so eine Messung aussieht.

CC BY-SA

Was machst Du mit dem Ergebnis?

Bitte notiere Dir das Ergebnis, z.B. 0,50 m (oder merke es Dir) und gib es in die App EyeOnWater-Australia ein (sh. Beschreibung App EyeOnWater-Aus).