Title: Datenauswertung
Course: Themenbereich Wasser - Fachkurs

Anleitung für die Dashboard-Analyse von EyeOnWater-Daten

Eure gesammelten Daten sind relativ schnell auf der EyeOnWater-Seite einsehbar: https://www.eyeonwater.org/observations/map/color

Das sieht dann z.B. so aus:

Screenshot Übersichtskarte EyeOnWater vom 21.01.25

Allerdings möchten wir Euch auch die Möglichkeit bieten, die Daten zu analysieren und auszuwerten.

Dazu haben wir eine Anwendung entwickelt, die es Euch ermöglicht, Eure gesammelten EyeOnWater-Daten interaktiv und detailliert zu analysieren. Wir nutzen hierzu webbasierte Dashboards (also Übersichtsseiten), die Euch einen Überblick geben. Ihr könnt Eure Daten über die folgende URL analysieren:  https://dash.parkli.de/Water

Nachfolgendes Video zeigt Euch die einzelnen Schritte, die wir weiter unten beschreiben:

Wie geht Ihr dazu vor?

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1: Dashboard-Seite öffnen

• Rufe die Seite des Dashboards auf für die Datenanalyse auf:  https://dash.parkli.de/Water

Schritt 2: Gebiet auswählen

• Wähle eine Stadt, einen Radius und einen Zeitraum für die Analyse aus und drücke auf "Daten herunterladen". In diesem Fall war es Stuttgart, 0,02 und 36 Monate. Es erscheint dann z. B, so eine Auswahl:

Schritt 3: Gebiet weiter eingrenzen

• Nun möchtest Du vielleicht nicht alle Daten aus dem angezeigten Gebiet (in unserem Fall Stuttgart), sondern speziell "Deinen" See?

•       Dann zoome in der Karte näher auf Dein Gebiet, gehe in der Karte auf das rechteckige Auswahlwerkzeug "Box Select" und ziehe einen Rahmen um das Gebiet, dass Du auswerten möchtest.

Das sieht dann z. B. so aus:

• Durch die Verwendung des Werkzeugs "Select Box", werden die Daten für das ausgewählte Gebiet generiert, sodass Du tiefergehende Analysen durchführen kannst.

•       Das siehts Du daran, dass unter der Karte eine Übersicht über die Datenanalyse erscheint:

•       Also, was siehst Du und was bedeutet das? Das erklären wir im nächsten Kapitel. 😉

Datenanalyse und Validierung im Dashboard

In unserem Dashboard finden sich Informationen zu den gesammelten Daten. Auf der linken Seite des Dashboards findet sich eine Übersicht zu den Daten.

Beobachtungen Gesamt: ist die Anzahl der im vorgegebenen Bereich vorhandenen Beobachtungen. Also in unserem Beispiel im Bereich Stuttgart, 0,02 Radius und 36 Monate Zeitraum.

Beobachtungen Gesamt bereinigt: Nicht alle Beobachtungen können verwendet werden. Um qualitativ hochwertige Analysen sicherzustellen, berücksichtigen wir ausschließlich Daten, die einen Validierungsprozess durchlaufen haben. Dies gewährleistet zuverlässige und aussagekräftige Datensätze.

Ausgewählter Bereich: Sind alle Beobachtungen in dem mit dem Box Select ausgewählten Bereich.

Ausgewählter Bereich bereinigt: Validierte Datensätze in dem ausgewählten Bereich.

Forel-Ule-Skala Wert User: Durchschnittswert der Farbauswahl durch den Anwender in der EyeOnWater-App.

Forel-Ule-Skala Wert App: Durchschnittswert der Farbauswahl, die durch die App-Anwendung erzeugt wurde.

pH-Werte: Durchschnittlicher pH-Wert in diesem Bereich.

Secchi-Disk Wert: Durchschnittliche Sichttiefe in Metern in dem Bereich.

In den Übersichten könnt Ihr Euch pH-Werte, Sichttiefen und Farbwerte der Forel-Ule-Skala im Detail anschauen.