Title: Wasserfarbe
Course: Themenbereich Wasser - Fachkurs

Die Bedeutung der Wasserfarbe

Die Wasserfarbe ist als Essential Climate Variable von der World Meteorological Organization anerkannt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung des Klimawandels. Veränderungen in der Wasserfarbe, beeinflusst durch natürliche und anthropogene Faktoren, können auf ökologische Verschiebungen hinweisen, wie die Zunahme von Algen oder die Folgen von Eutrophierung durch übermäßigen Nährstoffeintrag.

Bewertung anhand der Forel-Ule-Skala

Die Forel-Ule-Skala, ist eine gebräuchliche Methode zur visuellen Beurteilung der Farbe von Oberflächengewässern, insbesondere von Seen. Diese Skala wird verwendet, um die Menge an gelösten oder suspendierten Stoffen im Wasser abzuschätzen.

Die Skala wurde im späten 19. Jahrhundert von den Schweizer Hydrobiologen François-Alphonse Forel und Arnold Ule entwickelt. Sie besteht aus einer Reihe von Farbtafeln, die verschiedene Farben und Trübungsgrade des Wassers repräsentieren. Die Skala reicht von klarem, blauem Wasser (0) bis zu stark getrübtem Wasser (21).

Die Anwendung der Forel-Ule-Skala erfolgt in der Regel durch das visuelle Vergleichen der Farbe des Wassers mit den Farbtafeln. Durch die Bestimmung des am besten passenden Farbtons auf der Skala kann eine grobe Abschätzung der Sichttiefe und der Wassertrübung vorgenommen werden.

Obwohl die Forel-Ule-Skala eine einfache und kostengünstige Methode zur Bewertung der Wassertrübung darstellt, hat sie auch einige Einschränkungen. Die visuelle Beurteilung kann subjektiv sein und von der Erfahrung und Wahrnehmung des Betrachters abhängen. Zudem ist die Skala für quantitative Messungen weniger genau als andere Methoden wie die Verwendung von elektronischen Sichttiefenmessern oder Trübungssonden. Dennoch wird die Forel-Ule-Skala weltweit häufig eingesetzt, insbesondere in der Limnologie und Hydrobiologie.

Da wir im ParKli-Projekt eine kostengünstige Methode zum Mitforschen unserer Bürgerwissenschaftler benötigten, fließt die Bewertung anhand der Forel-Ule-Skala durch den Einsatz der EyeOnWater-Australia App mit ein.

CC BY-SA