Title: Standard für Test zur Sichttiefenmessung
Course: Themenbereich Wasser - Fachkurs

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'Test zur Sichttiefenmessung' freigegeben sind.

Feedback shared by this category's questions, if partly right: Die Antwort ist teilweise richtig.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Die Antwort ist falsch.

Q: Die Sichttiefe ist die [maximale] Tiefe, bis zu der man einen Gegenstand im Wasser noch sehen kann. Sie gibt einen Hinweis auf die [Klarheit] und Transparenz des Wassers.
- maximale
- Klarheit
- minimale
- Giftstoffe
A: maximale / Klarheit

Q: Die Messung der Sichttiefe ist wichtig, weil sie ein Indikator für die Wasserqualität und die Menge an [Schwebstoffen] und Algen im Wasser ist. Sie hilft, die [Gesundheit] des Ökosystems zu beurteilen.
- Schwebstoffen
- Gesundheit
- Fischen
- Bakterien
- Tiefe
A: Schwebstoffen / Gesundheit

Q: Die Sichttiefe kann mit [einer Secchi-Disk] oder einem Trübungsmessgerät gemessen werden.
- einer Secchi-Disk
- blosem Auge
- einem Meterstab
A: einer Secchi-Disk

Q: Eine Secchi-Disk ist eine schwarze/weiße oder weiße Scheibe, die ins Wasser abgesenkt wird, bis sie [nicht mehr sichtbar ist]. Die Tiefe, bei der sie [verschwindet], wird als Sichttiefe gemessen.
- nicht mehr sichtbar ist
- verschwindet
- den Boden berührt
- aufsetzt
A: nicht mehr sichtbar ist / verschwindet

Q: Faktoren wie Algenblüten, [Schwebstoffe], Sedimente, organisches Material und menschliche Aktivitäten können die Sichttiefe beeinflussen.
- Schwebstoffe
- Untergrundfarbe
A: Schwebstoffe

Q: Sedimente, die ins Wasser gelangen, erhöhen die Trübung und verringern die Sichttiefe, indem sie [Licht blockieren].
- Licht blockieren
- Fische anlocken
A: Licht blockieren

Q: Eine größere Sichttiefe deutet in der Regel auf [klares, sauberes] Wasser hin, während eine geringere Sichttiefe auf Verunreinigungen oder hohe [Algenkonzentrationen] hindeutet.
- klares, sauberes
- Algenkonzentrationen
- verschmutztes
- Wasserqualität
A: klares, sauberes / Algenkonzentrationen

Q: Eine geringe Sichttiefe kann den Lichteinfall verringern, was das [Pflanzenwachstum beeinträchtigt] und die Sauerstoffproduktion [reduziert], was wiederum negative Auswirkungen auf Fische und andere Wasserorganismen haben kann.
- Pflanzenwachstum beeinträchtigt
- reduziert
- Pflanzenwachstum anregt
- steigert
A: Pflanzenwachstum beeinträchtigt / reduziert

Q: Direkt hängt die Sichttiefe [nicht mit] dem pH-Wert zusammen. Extreme pH-Werte können aber Algenwachstum fördern oder hemmen, was die Sichttiefe beeinflusst.
- nicht mit
- mit
A: nicht mit

Q: Eine geringe Sichttiefe kann auf [hohe] Algenkonzentrationen hinweisen, die beim Absterben den Sauerstoff im Wasser [verbrauchen] und zu [Sauerstoffmangel] führen können.
- hohe
- verbrauchen
- Sauerstoffmangel
- niedrige
- anreichern
- Sauerstoffüberschuss
A: hohe / verbrauchen / Sauerstoffmangel

Q: [Regelmäßige] Messungen mit einer Secchi-Disk an festgelegten Stellen und Zeiten, gefolgt von der Aufzeichnung der Daten und Analyse der Veränderungen im Jahresverlauf, um saisonale Trends zu erkennen.

Dies ist unter Verwendung der [EyeOnWater]-App möglich, da alle Daten damit erfasst werden können. Eine Auswertung kann auf ParKli Water (opensensors.eu) erfolgen
- Regelmäßige
- EyeOnWater
- Unregelmäßige
- Frag die Maus
A: Regelmäßige / EyeOnWater

Q: Ursachenanalyse durch zusätzliche Wasserproben, Untersuchung möglicher Einleitungen oder Umweltveränderungen vor Ort und gegebenenfalls Einleitung von Gegenmaßnahmen wie [Reduzierung von Nährstoffeinträgen].
- Reduzierung von Nährstoffeinträgen
- Fütterung der Tiere
A: Reduzierung von Nährstoffeinträgen