Title: Bedienungsanleitung Powerbank_C
Course: mooveBS Deutsch - Situationsbezogen kommunizieren – eine Verkaufsaktion für die Powerbank durchführen (DQR 3) > Section: 1 Die Bedienungsanleitung für die Powerbank verfassen

Hier finden Sie Informationen, die Sie in Ihre Bedienungsanleitung aufnehmen sollten.

1. Bringen Sie die Bausteine in die richtige Reihenfolge. Ein Überblick zum Aufbau der Bedienungsanleitung sollte sich in Ihrem Studierendenordner befinden. (siehe auch LS 1.1)
2. Formulieren Sie die Hinweise in einfache und verständliche Anweisungen um. Sprechen Sie dabei den Leser/die Leserin an.

Notieren Sie Ihre Lösungen in Ihrem Textdokument.

Tipps und Hinweise

- Handy lädt nicht ➡️ Akku der Powerbank leer
- Grüne Lampe geht nicht an ➡️ Akku der Powerbank voll oder keine Spannung an der USB-Buchse

Abbildung und Gerätebeschreibung

Fügen Sie hier ein Bild ein, auf dem Sie die wichtigsten Bestandteile des Geräts benennen und zeigen.

Inbetriebnahme

Formulieren Sie die Sätze um bzw. ergänzen Sie sie.

- Über den USB-Stecker wird der Akku der Powerbank aufgeladen. Die Powerbank kann an jeder handelsüblichen USB-Buchse geladen werden.
- Die rote Lampe leuchtet ... Die Lampe geht aus ...
- Mit dem Schalter kann die Powerbank eingeschaltet werden.
- Die grüne Lampe leuchtet, sobald ...
- Ladung externer Geräte über den USB-Anschluss

Entsorgungshinweise

- Altgerät muss zu einer Sammelstelle für Elektroschrott gebracht und der Akku separat entsorgt werden.

Reinigung und Wartung

Vor dem ersten Gebrauch

- Was muss die Person tun, bevor sie das Gerät benutzen kann?
- Führen Sie alle notwendigen Schritte in der richtigen Reihenfolge auf.
- Nummerieren Sie die Reihenfolge.

Warnhinweise

Leistungsbeschreibung

- Wofür braucht man die Powerbank?
- Was kann sie?